-- Customer specific once-script BLCC2.
--
-- (c) 2015  Facilitor B.V.
--
-- Support: +31 53 4800700
SET ECHO ON
SPOOL xBLCC4.lst
SET DEFINE OFF

-- API wordt nu ook voor Sitech gebruikt
UPDATE fac_api SET fac_api_name = 'AAXX2BLCC' WHERE fac_api_name = 'AADS2BLCC';


-- Pseudo-user tbv. koppeling met Sitech (AASI-domein); dezelfde module, afdeling
-- en functie als _FACILITOR (= 4)!
INSERT INTO prs_perslid (prs_perslid_module,
                         prs_srtperslid_key,
                         prs_afdeling_key,
                         prs_perslid_naam,
                         prs_perslid_voornaam,
                         prs_perslid_nr,
                         prs_perslid_oslogin,
                         prs_perslid_systeemadres,
                         prs_perslid_flags,
                         prs_perslid_apikey)
   SELECT   p.prs_perslid_module,
            p.prs_srtperslid_key,
            p.prs_afdeling_key,
            'API-user tbv. Sitech',
            '-',
            'NIET WEG!!!',
            '_AASI',
            'https://aasi.facilitor.nl/default.asp?sso=0&API=BLCC2AASI&APIKEY=aVRlNOOlsitfoITBJKKwebWnDiqVUKUz',
            0,
            'tpOjIEkeEHHhZilgYPXLVRbPvMlhtRJw'
     FROM   prs_perslid p
    WHERE   p.prs_perslid_key = 4;

COMMIT;
BEGIN adm.systrackscriptId('$Id$'); END;
/
SPOOL OFF
